it	Credenziali non corrispondenti ai dati registrati.
en	These credentials do not match our records.

it	Il tuo account è stato disattivato.
en	Your account has been disabled.

it	Troppi tentativi di accesso. Riprova tra :seconds secondi.
en	Too many login attempts. Please try again in :seconds seconds.

it	Si prega di accedere a Facebook.
en	Please log in to Facebook.